2003/07/01 18.35

Acceptance

X_L

P_T^2 (GeV^{2)}

6 1022313351434557403024333541597210212317520030431540449254665172074868070372367562258047937117353 7 1

1 2 1126497210511010911811911512513111715816119820122325232333344844053956855552654151944344439134417544 5

3 194591110131123121865546505049626197971312002593002683103524203563593593232011035331 7 1

4 4560971041091269156403725301925487615216419819420620222820417722515710587816437

10458280951127861352022 6 111822601561621581471671521571451791839155515236

1 3 4157931061158342392112 8 7 19311101561371201211181301761811388045354029

1 1 1 27678310711970393118 6 3 1542931011041251221011351271396346454422

1 287483898650312016 9 1 4 1877119959778104671131437227263219

8 496976100773924 8 7 15 1 175893818111285991111074938232713

2 26636795906231171210 6 9 50927483731318594876527272314

42706387373925151613 4 24876477617211099836832292112

3 436979832921 9 1911 1846588491606985814618142015

33716362451619152913 3 52334652538182804928 7 15 9

4 52786639261911 8 8 9 25494652654855384825 7 19 8

2474105561133 9 3 18 6 13314214473459655011 4 14 7

8 4565783415 6 1810 7 262941174363344222 9 12 5

1630555610 6 6 6 2 2829347652423239 6 11 5 5

6 6657133015 164725315238502311 1 8 4

106031 9 4 20 3 283932603529 2 5 2

13293016 9 2 9 1729193524 5 2 2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1