pt2Res

LPSSTA=1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 1 2 3 4 5

264.1 / 33 P1 139.2 P2 1.029 P3 0.2783

2007/02/09 17.54

Pt2 data 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 x 10^2

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=2

0 50 100 150 200 250

0 1 2 3 4 5

233.5 / 33 P1 215.9 P2 1.056 P3 0.3095

2007/02/09 17.55

Pt2 data 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=3

0 20 40 60 80 100 120

0 1 2 3 4 5

213.4 / 32 P1 99.94 P2 1.061 P3 0.3047

2007/02/09 17.57

Pt2 data 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 10000

20000

30000

40000

50000

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0 1 2 3 4 5

542.5 / 38 P1 766.0 P2 0.9006 P3 0.4758

2007/02/09 17.58

Pt2 data 0 0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

0.175 0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=5

0 25 50 75 100 125 150 175 200

0 1 2 3 4 5

208.7 / 29 P1 189.7 P2 1.036 P3 0.1812

2007/02/09 18.03

pt2r 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 250 500 750 1000

1250

1500

1750

2000 x 10^3

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=6

0 50 100 150 200 250 300 350

0 1 2 3 4 5

415.9 / 31 P1 307.2 P2 1.051 P3 0.2152

2007/02/09 18.09

pt2r 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 200 400 600 800 1000

1200

1400 x 10^3

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 1 2 3 4 5

21.88 / 20 P1 34.52 P2 1.017 P3 0.1650

2007/02/09 18.10

pt2r 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 2000

4000

6000

8000

10000 x 10^3

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2

pt2Res

LPSSTA=8

0 200 400 600 800 1000

0 1 2 3 4 5

646.5 / 38 P1 810.9 P2 1.017 P3 0.3177

2007/02/09 18.12

pt2r 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 1 2 3 4 5

Smearing Increase Factor χ^2